Frage und Kommentar zum Bild:

Zog Jesus durch das “Goldene Tor” in die Stadt?

Antwort von Roger Liebi:

Nein, der Herr ging nicht durch das Goldene Tor. Das war kein Eingang in die Stadt bzw. den Tempel. Dieser Durchgang war ganz speziell, durch dieses Tor führte man den Sündenbock am Jom Kippur und die Rote Kuh aus 4. Mose 19, zur Schlachtung auf dem Ölberg. Die Skizze zeigt den Eintrittsort gut. Aber falsch ist, dass das Prätorium mit der Burg Antonia vrwechselt wird. Der Herr war im Prätorium, dem einstigen Herodes Palast, vor Pilatus und wurde dort durch die Soldaten misshandelt (heute: Jerusalem-Museum beim Jaffa-Tor). Ferner fehlt auf der Skizze das Haus des Annas, wo auch eine Sitzung stattgefunden hatte (gemäss Joh 19). Im Tempel ist der Sitz des Sanhedrins am Südende nicht eingezeichnet. In meinem Buch “Der Messias im Tempel” behandle ich die 6 verschiedenen Prozessphasen ausführlich (3 heidnische und 3 jüdische).

In meinem Buch “Der Messias im Tempel” gibt es eine Abbildung von Jerusalem im Jahr 30, S. 36 Dort finden Sie eingezeichnet: Prätorium (ehemaliger Palast von Herodes dem Grossen, Nr. 23), der Makkabäer-Palast (= Herodes-Antipas-Palast zur Zeit der Kreuzigung, Nr. 17), der Sanhedrin (Königliche Säulenhalle am Südende des Tempelplatzes, Nr. 3), der Palst von Annas (prächtiges Herrschaftshaus, Nr. 19) und das Kajaphashaus (Nr. 24)

Das Buch ist downloadbar unter www.clv.de.

Das besagte Bild stammt von Leen Ritmeyer.

Table of Contents

Unbekannt