Author: Georg Philipp Telemann
Date: 0101-01-01 00:00:00+00:00
Publisher: www.sermon-online.de

Ich will den Herrn loben - Kanon für 3 Stimmen

1. Ich will den Herrn loben allezeit, allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein, in meinem Munde sein, sein Lob, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein, in meinem Munde sein, in meinem Munde sein.

Text: Psalm 146, 2

Melodie: Georg Philipp Telemann

Passende Bibelstelle:

Psalm 146, 2