Soli Deo Gloria - Kanon für 4 Stimmen

1. Soli Deo, soli Deo, soli Deo; Soli Deo, soli Deo, soli Deo; soli Deo Gloria; Gloria, gloria, soli Deo, soli Deo.

1. Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlaß, all Fehd hat nun ein Ende.

Text und Melodie: Dietrich Georg

Choral: Nikolaus Decius 1522

Passende Bibelstellen:

Lukas 2, 14

Kolosser 2, 14